Микеланджело Буонароти
Молитвата ми щеше да е блага…

Превод от италиански: Драгомир Петров, 1970

chitanka.info

Молитвата ми щеше да е блага…[0]

Молитвата ми щеше да е блага,

но добродетел дай ми ти в замяна.

В пръстта ми слаба място не остана

за плод добър без живата ти влага.

На теб доброто дело се обляга

и там цъфтя, където ти застана.

Не сочиш ли ни пътя свят, припряна,

самичка стойността не си помага.

[0] Фрагмент от незавършен сонет. — Б.пр. ↑

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

Лого на Моята библиотека
http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.